en	Page Id the crawler will use for initializing the TSFE (required)
de	Seiten-ID, die der Crawler zur Initialisierung des TSFE verwendet (erforderlich)

en	When crawling a page directly fom the TYPO3 backend, e.g. by using the "read" functionality of the "Crawler Log" module, the selected page id will be used to initialize the frontend rendering. Access to the selected page <strong>MUST NOT</strong> be restricted; crawling will fail otherwise.
de	Beim Crawlen einer Seite direkt im TYPO3-Backend, z.B. unter Verwendung der "read"-Funktionalität des Moduls "Crawler-Protokoll" wird die ausgewählte Seiten-ID zur Initialisierung der Frontend-Darstellung verwendet. Zugriff auf die ausgewählte Seite <strong>DARF NICHT</strong> eingeschränkt sein; das Crawling wird sonst fehlschlagen.