en	Crawler Configuration
de	Crawler-Konfiguration

en	Leave empty for fetching the base URL from the Site Configuration.
de	Zur Übernahme der Basis-URL aus der Site-Konfiguration das Feld leer lassen.

en	List of page IDs to limit this configuration to.
de	Liste der Seiten-IDs, auf die diese Konfiguration beschränkt werden soll.

en	Crawl with FE user groups
de	Crawling mit FE-Benutzergruppen

en	Comma separated list of page IDs which should not be crawled.
de	Kommagetrennte Liste von Seiten-IDs, die nicht gecrawlt werden sollten.

en	Crawler queue
de	Crawler-Warteschlange

en	Running the crawler queue process to collect the relevant entries.
de	Führe den Crawler-Warteschlangen-Prozess aus, um die relevanten Einträge zu sammeln.

en	Crawler Queue Flush
de	Crawler-Warteschlange leeren

en	Cleanup the crawler queue and remove unwanted or finished entries.
de	Bereinigen der Crawler-Warteschlange und entfernen der unerwünschten oder fertigen Einträge.