en	Configuration needs update
und	Konfiguration benötigt Update

en	The Focus point configuration has been moved from TypoScript to PageTS. The support will be dropped in the next release. Please read the manual and update your configuration.
und	Die Fokuspoint-Konfiguration wird nun über PageTS vorgenommen. Die Unterstützung von TypoScript wird in der nächsten Version entfernt. Bitte lesen Sie die Dokumentation und passen Sie die Konfiguration an.

en	Open manual
und	Dokumentation öffnen